-- 20260401000002_remove_quota_reset_interval.sql
-- 移除未使用的 quota_reset_interval 字段 (RPM/TPM 限流已足够)
ALTER TABLE provider_keys DROP COLUMN IF EXISTS quota_reset_interval;
